Summary Page Created:Tue November 20, 2007 23:55 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290098

Instrument: HRC Obs ID: 2351 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02351N004 full img2.fits hrcf02351N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 23:55 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290098

Instrument: HRC Obs ID: 2351 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T04:46:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-12T19:38:24 Observation start date DATE-END 2000-12-12T20:03:34 Observation end date RA PNT 332.13051340767 Pointing RA DEC PNT 45.722100412198 Pointing Dec ROLL PNT 298.69851262472 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T04:54:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-12T19:38:24 Observation start date DATE-END 2000-12-12T20:03:34 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-I,AO2A Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2351 Observation id SEQ NUM 290098 Sequence number RA NOM 332.13051340767 Nominal RA DEC NOM 45.722100412198 Nominal Dec ROLL NOM 298.69851262472 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 23:55 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290098

Instrument: HRC Obs ID: 2351 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169996 45.742323 5827.306641 82.792206 70.384727 332.170043 45.742348 3865.857178 87.651146 44.105038 332.405111 45.568406 28.625000 8.404799 3.405792 332.255452 45.447081 30.166666 10.031112 3.007310