Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290113

Instrument: HRC Obs ID: 2367 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02367N004 full img2.fits hrcf02367N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290113

Instrument: HRC Obs ID: 2367 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:04:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T15:47:56 Observation start date DATE-END 2000-12-20T16:13:05 Observation end date RA PNT 332.18535487096 Pointing RA DEC PNT 45.784985621358 Pointing Dec ROLL PNT 305.11212573245 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:21:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T15:47:56 Observation start date DATE-END 2000-12-20T16:13:05 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2367 Observation id SEQ NUM 290113 Sequence number RA NOM 332.18535487096 Nominal RA DEC NOM 45.784985621358 Nominal Dec ROLL NOM 305.11212573245 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290113

Instrument: HRC Obs ID: 2367 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170124 45.742234 4930.856934 74.295708 66.367996 331.888925 46.005019 83.736610 19.935942 4.200284 331.998239 46.060379 70.712502 17.512011 4.037943 332.004828 45.975431 46.344414 14.286481 3.243935 331.952582 46.041910 64.899109 21.535763 3.013551