Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:24 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290115

Instrument: HRC Obs ID: 2369 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02369N004 full img2.fits hrcf02369N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:24 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290115

Instrument: HRC Obs ID: 2369 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:04:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T16:38:15 Observation start date DATE-END 2000-12-20T17:03:25 Observation end date RA PNT 332.24125993064 Pointing RA DEC PNT 45.730232088416 Pointing Dec ROLL PNT 305.10095727228 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:23:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T16:38:15 Observation start date DATE-END 2000-12-20T17:03:25 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2369 Observation id SEQ NUM 290115 Sequence number RA NOM 332.24125993064 Nominal RA DEC NOM 45.730232088416 Nominal Dec ROLL NOM 305.10095727228 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:24 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290115

Instrument: HRC Obs ID: 2369 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170167 45.742220 4807.875000 73.833527 65.117775 331.945669 45.955376 79.151787 20.578661 3.846304 332.053816 46.000999 78.456253 21.103821 3.717633 331.991778 45.979815 83.452675 22.900892 3.644080 332.122447 45.946178 45.647060 12.602977 3.621927 331.963689 45.961936 83.646431 23.215385 3.603060 332.000386 45.890431 44.299202 14.522844 3.050312 332.099418 45.844650 27.667500 9.152587 3.022916