Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:30 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290116

Instrument: HRC Obs ID: 2370 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02370N004 full img2.fits hrcf02370N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:30 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290116

Instrument: HRC Obs ID: 2370 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:07:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T17:03:25 Observation start date DATE-END 2000-12-20T17:28:35 Observation end date RA PNT 332.20182079487 Pointing RA DEC PNT 45.711840699183 Pointing Dec ROLL PNT 305.14357313739 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:28:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T17:03:25 Observation start date DATE-END 2000-12-20T17:28:35 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2370 Observation id SEQ NUM 290116 Sequence number RA NOM 332.20182079487 Nominal RA DEC NOM 45.711840699183 Nominal Dec ROLL NOM 305.14357313739 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:30 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290116

Instrument: HRC Obs ID: 2370 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170028 45.742302 5126.428711 74.116608 69.167076 332.015378 45.987824 75.127678 18.511076 4.058526 331.905977 45.930796 68.127678 18.306868 3.721427 332.001099 45.899751 46.509804 14.358165 3.239258 331.952928 45.962004 61.791965 19.444782 3.177817 332.048959 45.820818 22.590000 7.181440 3.145609 331.970486 45.968964 62.456249 20.695673 3.017841 332.390081 45.582629 27.431818 9.121365 3.007425