Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:33 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290117

Instrument: HRC Obs ID: 2371 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02371N004 full img2.fits hrcf02371N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:33 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290117

Instrument: HRC Obs ID: 2371 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:10:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T17:28:35 Observation start date DATE-END 2000-12-20T17:53:45 Observation end date RA PNT 332.16366738394 Pointing RA DEC PNT 45.692045767651 Pointing Dec ROLL PNT 305.18540703024 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:31:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T17:28:35 Observation start date DATE-END 2000-12-20T17:53:45 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2371 Observation id SEQ NUM 290117 Sequence number RA NOM 332.16366738394 Nominal RA DEC NOM 45.692045767651 Nominal Dec ROLL NOM 305.18540703024 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 11:33 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290117

Instrument: HRC Obs ID: 2371 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169898 45.742369 5147.208496 74.591812 69.005005 331.862024 45.916505 57.075893 15.608843 3.656638