Summary Page Created:Thu June 21, 2007 12:13 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290120

Instrument: HRC Obs ID: 2374 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02374N004 full img2.fits hrcf02374N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 12:13 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290120

Instrument: HRC Obs ID: 2374 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T15:16:03 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T18:44:05 Observation start date DATE-END 2000-12-20T19:09:15 Observation end date RA PNT 332.12040507899 Pointing RA DEC PNT 45.793076921728 Pointing Dec ROLL PNT 305.25994591356 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T16:11:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T18:44:05 Observation start date DATE-END 2000-12-20T19:09:15 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2374 Observation id SEQ NUM 290120 Sequence number RA NOM 332.12040507899 Nominal RA DEC NOM 45.793076921728 Nominal Dec ROLL NOM 305.25994591356 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 12:13 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290120

Instrument: HRC Obs ID: 2374 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170072 45.742239 4747.818359 73.989616 64.168709 331.932840 46.068712 69.241966 16.415577 4.218064 331.817166 46.012663 60.826786 15.122078 4.022383 331.851123 46.030809 69.542854 19.177647 3.626246 331.889489 46.055460 60.601788 16.952772 3.574742 331.854345 45.982108 50.631233 15.421066 3.283251 331.959967 46.045114 47.707691 15.022744 3.175698 332.275346 45.569758 39.250000 12.834092 3.058261