Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:32 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290125

Instrument: HRC Obs ID: 2379 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02379N004 full img2.fits hrcf02379N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:32 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290125

Instrument: HRC Obs ID: 2379 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:04:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T20:49:56 Observation start date DATE-END 2000-12-20T21:15:05 Observation end date RA PNT 332.25711713157 Pointing RA DEC PNT 45.656338436393 Pointing Dec ROLL PNT 305.2322115712 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:31:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T20:49:56 Observation start date DATE-END 2000-12-20T21:15:05 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2379 Observation id SEQ NUM 290125 Sequence number RA NOM 332.25711713157 Nominal RA DEC NOM 45.656338436393 Nominal Dec ROLL NOM 305.2322115712 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:32 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290125

Instrument: HRC Obs ID: 2379 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170103 45.742326 5851.782715 80.786659 72.435005 332.069768 45.931769 76.241966 16.644474 4.580617 332.116860 45.889605 40.500000 12.313220 3.289148 332.501132 45.499922 43.400932 13.766432 3.152664