Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:33 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290126

Instrument: HRC Obs ID: 2380 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02380N004 full img2.fits hrcf02380N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:33 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290126

Instrument: HRC Obs ID: 2380 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:04:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T21:15:05 Observation start date DATE-END 2000-12-20T21:40:15 Observation end date RA PNT 332.18958648794 Pointing RA DEC PNT 45.664948572413 Pointing Dec ROLL PNT 305.29480246465 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:32:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T21:15:05 Observation start date DATE-END 2000-12-20T21:40:15 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2380 Observation id SEQ NUM 290126 Sequence number RA NOM 332.18958648794 Nominal RA DEC NOM 45.664948572413 Nominal Dec ROLL NOM 305.29480246465 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:33 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290126

Instrument: HRC Obs ID: 2380 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169862 45.742399 4564.208496 70.517166 64.724785 332.011270 45.933028 63.041668 16.110382 3.913108 332.008435 45.939979 53.633038 14.350667 3.737320 331.940699 45.915537 64.850891 17.629232 3.678600 332.003025 45.855406 38.593086 12.048449 3.203158 332.340604 45.442012 41.125000 13.190792 3.117705 332.370779 45.459584 42.313725 13.822973 3.061116