Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:35 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290128

Instrument: HRC Obs ID: 2382 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02382N004 full img2.fits hrcf02382N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:35 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290128

Instrument: HRC Obs ID: 2382 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:09:03 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T22:05:25 Observation start date DATE-END 2000-12-20T22:30:35 Observation end date RA PNT 331.99623755998 Pointing RA DEC PNT 45.854563692391 Pointing Dec ROLL PNT 305.46322296388 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:33:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T22:05:25 Observation start date DATE-END 2000-12-20T22:30:35 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2382 Observation id SEQ NUM 290128 Sequence number RA NOM 331.99623755998 Nominal RA DEC NOM 45.854563692391 Nominal Dec ROLL NOM 305.46322296388 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:35 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290128

Instrument: HRC Obs ID: 2382 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170393 45.742400 3645.386230 64.797829 56.257847 332.113320 45.714732 87.129997 13.810889 6.308790 332.157958 45.736130 90.747498 16.742922 5.420052 332.148940 45.732127 65.927498 16.551304 3.983221 332.135234 45.727464 52.285000 14.134489 3.699108 332.248365 45.690328 50.588234 14.656003 3.451707 332.258002 45.687789 43.291668 12.914598 3.352150 331.692244 46.073585 53.352680 16.145014 3.304592