Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:43 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290130

Instrument: HRC Obs ID: 2384 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02384N004 full img2.fits hrcf02384N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:43 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290130

Instrument: HRC Obs ID: 2384 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:13:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T22:55:46 Observation start date DATE-END 2000-12-20T23:20:56 Observation end date RA PNT 332.34982123291 Pointing RA DEC PNT 45.620499870783 Pointing Dec ROLL PNT 305.23577557832 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-21T17:41:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-20T22:55:46 Observation start date DATE-END 2000-12-20T23:20:56 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-S,AO2 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2384 Observation id SEQ NUM 290130 Sequence number RA NOM 332.34982123291 Nominal RA DEC NOM 45.620499870783 Nominal Dec ROLL NOM 305.23577557832 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 21, 2007 13:43 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290130

Instrument: HRC Obs ID: 2384 Source: ARLAC,HRC-S,AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169802 45.742235 3650.503418 67.355644 54.197437 332.168221 45.742438 353.590912 60.531803 5.841407 332.100689 45.870768 80.961609 18.342531 4.413873 332.154773 45.896122 71.380356 16.801208 4.248525 332.578822 45.483039 49.631229 12.411957 3.998663 332.054169 45.839456 62.432144 18.758062 3.328283 332.257760 45.801055 35.833332 11.264287 3.181145