Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:51 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2433 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02433N004 full img2.fits hrcf02433N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:51 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2433 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:28:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T01:07:14 Observation start date DATE-END 2001-05-14T01:36:18 Observation end date RA PNT 332.12743080879 Pointing RA DEC PNT 45.70961815539 Pointing Dec ROLL PNT 95.661472075485 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:49:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T01:07:14 Observation start date DATE-END 2001-05-14T01:36:18 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2433 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.12743080879 Nominal RA DEC NOM 45.70961815539 Nominal Dec ROLL NOM 95.661472075485 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:51 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2433 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169976 45.742377 8133.000000 96.913055 83.920586 332.100054 45.402478 93.127678 19.024988 4.895019 332.234263 45.413982 70.906250 17.929848 3.954649 332.179899 45.527764 37.988636 10.475129 3.626555 332.233005 45.427956 63.083332 17.697617 3.564510 332.117107 45.402699 67.515175 19.066658 3.541008 332.135933 45.402774 62.016964 17.895344 3.465536 332.231221 45.445675 53.159439 17.175524 3.095070 332.200057 45.408807 58.681252 19.143888 3.065273 332.087215 45.446325 46.584679 15.210097 3.062747