Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:00 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2434 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02434N004 full img2.fits hrcf02434N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:00 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2434 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:40:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T01:36:18 Observation start date DATE-END 2001-05-14T02:05:22 Observation end date RA PNT 332.12200268285 Pointing RA DEC PNT 45.744574822523 Pointing Dec ROLL PNT 95.670719114609 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:58:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T01:36:18 Observation start date DATE-END 2001-05-14T02:05:22 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2434 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.12200268285 Nominal RA DEC NOM 45.744574822523 Nominal Dec ROLL NOM 95.670719114609 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:00 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2434 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170048 45.742386 7925.886230 94.337555 84.016235 332.121892 45.437557 95.483925 21.576414 4.425385 332.166841 45.442794 100.425003 23.246248 4.320052 332.221523 45.448666 85.926788 22.095261 3.888924 332.078604 45.498574 62.958332 16.252348 3.873799 332.149379 45.442600 90.061607 24.006985 3.751475 332.185840 45.442988 80.286606 22.557159 3.559252 332.227364 45.475768 58.625000 18.272343 3.208401 332.226062 45.480709 56.983215 17.869921 3.188778 332.094516 45.437049 61.847321 19.552328 3.163169