Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:07 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2435 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02435N004 full img2.fits hrcf02435N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:07 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2435 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:40:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T02:05:22 Observation start date DATE-END 2001-05-14T02:34:26 Observation end date RA PNT 332.11672564527 Pointing RA DEC PNT 45.776855826969 Pointing Dec ROLL PNT 95.679734055756 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:05:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T02:05:22 Observation start date DATE-END 2001-05-14T02:34:26 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2435 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.11672564527 Nominal RA DEC NOM 45.776855826969 Nominal Dec ROLL NOM 95.679734055756 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:07 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2435 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170023 45.742389 8115.291504 93.403793 86.883965 332.082305 45.474398 79.933929 18.255537 4.378613 332.220105 45.522675 62.957111 16.294455 3.863714 332.217292 45.480987 73.262497 20.626087 3.551934 332.076703 45.524352 57.565517 16.276834 3.536653 332.096886 46.022304 53.041668 15.769475 3.363566 332.213584 45.508051 64.474129 19.631769 3.284173 332.134839 45.474341 68.705360 21.294945 3.226369 332.162731 45.523252 54.703449 17.467350 3.131754 332.073888 45.530947 48.125000 15.447335 3.115424