Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2436 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02436N004 full img2.fits hrcf02436N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2436 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:24:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T02:34:26 Observation start date DATE-END 2001-05-14T03:03:30 Observation end date RA PNT 332.16496368396 Pointing RA DEC PNT 45.779682249605 Pointing Dec ROLL PNT 95.663182757841 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:42:27 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T02:34:26 Observation start date DATE-END 2001-05-14T03:03:30 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2436 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.16496368396 Nominal RA DEC NOM 45.779682249605 Nominal Dec ROLL NOM 95.663182757841 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2436 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170009 45.742272 7992.143066 92.704903 86.210579 332.256774 45.483478 89.982140 22.284580 4.037866 332.237743 45.478508 79.373215 20.980476 3.783194 332.156300 45.477520 86.144646 24.047968 3.582201 332.191659 45.477800 82.591072 23.103073 3.574896 332.173538 45.477611 85.006248 23.809927 3.570202 332.219370 45.477845 76.899109 21.830202 3.522602 332.272061 45.483464 63.183037 18.275213 3.457308 332.268994 45.510756 59.139858 17.427282 3.393522 332.121650 45.538872 50.208332 15.368419 3.266981