Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:45 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2437 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02437N004 full img2.fits hrcf02437N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:45 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2437 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:24:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T03:03:30 Observation start date DATE-END 2001-05-14T03:32:34 Observation end date RA PNT 332.2129152323 Pointing RA DEC PNT 45.784576787165 Pointing Dec ROLL PNT 95.646792289109 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:43:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T03:03:30 Observation start date DATE-END 2001-05-14T03:32:34 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2437 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.2129152323 Nominal RA DEC NOM 45.784576787165 Nominal Dec ROLL NOM 95.646792289109 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:45 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2437 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170101 45.742174 7778.083496 92.485550 84.100525 332.319587 45.488819 63.850891 17.598637 3.628173 332.317287 45.515198 64.081116 17.770088 3.606122 332.185229 45.482035 72.483925 21.001511 3.451367 332.186904 46.029892 54.666668 16.477680 3.317619 332.286466 45.484485 64.013390 19.924959 3.212724 332.196229 45.916167 21.833334 7.004494 3.117046 332.184872 46.009510 47.197472 15.309023 3.082984 332.126774 45.933839 26.872499 8.785802 3.058628 332.221033 45.478044 62.373215 20.543795 3.036110