Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2438 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02438N004 full img2.fits hrcf02438N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2438 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:25:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T03:32:34 Observation start date DATE-END 2001-05-14T04:01:38 Observation end date RA PNT 332.2170915877 Pointing RA DEC PNT 45.749253502222 Pointing Dec ROLL PNT 95.674488968668 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:42:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T03:32:34 Observation start date DATE-END 2001-05-14T04:01:38 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2438 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.2170915877 Nominal RA DEC NOM 45.749253502222 Nominal Dec ROLL NOM 95.674488968668 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2438 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170108 45.742174 7346.431641 91.497765 80.290833 332.254078 45.447939 127.026787 27.555376 4.609873 332.289045 45.449145 108.449104 24.984800 4.340603 332.323770 45.453446 91.262497 21.085909 4.328127 332.104372 45.982197 64.333336 15.636890 4.114202 332.226076 45.442609 95.646431 23.487452 4.072236 332.123226 45.890730 47.334999 11.898530 3.978223 332.190756 45.441318 78.041069 20.348339 3.835255 332.174332 45.503386 56.333332 15.355926 3.668508 332.250946 45.991274 52.372547 16.070175 3.258991