Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:49 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2439 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02439N004 full img2.fits hrcf02439N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:49 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2439 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:31:36 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T04:01:38 Observation start date DATE-END 2001-05-14T04:30:42 Observation end date RA PNT 332.22108160584 Pointing RA DEC PNT 45.717792015541 Pointing Dec ROLL PNT 95.70229004587 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:47:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T04:01:38 Observation start date DATE-END 2001-05-14T04:30:42 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2439 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.22108160584 Nominal RA DEC NOM 45.717792015541 Nominal Dec ROLL NOM 95.70229004587 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:49 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2439 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170066 45.742099 7145.143066 93.273872 76.603905 332.320705 45.422328 102.290176 21.410261 4.777624 332.194160 45.410821 81.487503 19.401846 4.199987 332.275115 45.416337 90.701782 23.462902 3.865753 332.189278 45.962844 64.333336 17.338375 3.710459 332.323421 45.454014 68.728668 19.000669 3.617171 332.229422 45.411109 76.705360 21.494009 3.568685 332.183860 45.443249 63.061539 17.802246 3.542336 332.253699 45.960142 47.039215 13.474034 3.491101 332.312945 45.442735 83.375000 24.354963 3.423327