Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:53 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2440 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02440N004 full img2.fits hrcf02440N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:53 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2440 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:33:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T04:30:42 Observation start date DATE-END 2001-05-14T04:59:47 Observation end date RA PNT 332.1792952502 Pointing RA DEC PNT 45.680770736936 Pointing Dec ROLL PNT 95.762951846579 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:51:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T04:30:42 Observation start date DATE-END 2001-05-14T04:59:47 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2440 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.1792952502 Nominal RA DEC NOM 45.680770736936 Nominal Dec ROLL NOM 95.762951846579 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:53 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2440 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170033 45.742264 7487.988770 91.474663 81.858612 332.278839 45.385530 131.840179 24.579590 5.363807 332.197571 45.378698 112.525002 27.936481 4.027887 332.210334 45.930886 63.166668 15.894773 3.974053 332.152556 45.372506 83.400894 21.131163 3.946820 332.214860 45.379012 96.109825 27.071999 3.550156 332.146977 45.823066 31.034090 8.761209 3.542216 332.278614 45.399555 84.291664 24.467476 3.445050 332.155991 45.523706 44.207500 12.934741 3.417734 332.127520 45.525067 38.437500 11.355218 3.385008