Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2441 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02441N004 full img2.fits hrcf02441N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2441 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:33:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T04:59:47 Observation start date DATE-END 2001-05-14T05:28:50 Observation end date RA PNT 332.18443752249 Pointing RA DEC PNT 45.646922587952 Pointing Dec ROLL PNT 95.789698664108 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:59:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T04:59:47 Observation start date DATE-END 2001-05-14T05:28:50 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2441 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.18443752249 Nominal RA DEC NOM 45.646922587952 Nominal Dec ROLL NOM 95.789698664108 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2441 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170118 45.742395 9654.909180 106.550598 90.613373 332.229655 45.344367 216.368744 35.214146 6.144370 332.291294 45.350946 143.646423 24.542835 5.852886 332.193834 45.339707 175.241074 31.159361 5.624026 332.161243 45.888535 129.607849 23.660252 5.477873 332.157393 45.524379 43.306820 11.129573 3.891148 332.201746 45.889493 78.901962 21.677654 3.639783 332.265172 45.346908 104.244644 28.709347 3.631035 332.158618 45.339154 84.950890 23.722923 3.580962 332.083517 45.883209 65.625000 18.477335 3.551649