Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:54 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2442 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02442N004 full img2.fits hrcf02442N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:54 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2442 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:33:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T05:28:50 Observation start date DATE-END 2001-05-14T05:57:55 Observation end date RA PNT 332.1310604254 Pointing RA DEC PNT 45.678448519756 Pointing Dec ROLL PNT 95.833096964465 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:51:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T05:28:50 Observation start date DATE-END 2001-05-14T05:57:55 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2442 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.1310604254 Nominal RA DEC NOM 45.678448519756 Nominal Dec ROLL NOM 95.833096964465 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 10:54 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2442 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170004 45.742385 7638.612305 93.222649 81.939445 332.157730 45.523808 65.232498 12.809072 5.092680 332.104133 45.371409 90.068748 20.710884 4.348861 332.117935 45.923960 75.000000 18.184486 4.124395 332.088792 45.432876 66.000000 16.281755 4.053617 332.237751 45.382783 77.653572 19.614830 3.958922 332.048357 45.824050 40.360001 10.324936 3.908983 332.019926 45.904038 58.137257 15.877864 3.661529 332.148500 45.371953 81.425003 22.809141 3.569840 332.167141 45.381819 92.916069 26.746431 3.473961