Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2443 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02443N004 full img2.fits hrcf02443N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2443 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:34:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T05:57:55 Observation start date DATE-END 2001-05-14T06:26:58 Observation end date RA PNT 332.11216142103 Pointing RA DEC PNT 45.809045320871 Pointing Dec ROLL PNT 95.813851438158 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:59:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T05:57:55 Observation start date DATE-END 2001-05-14T06:26:58 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2443 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.11216142103 Nominal RA DEC NOM 45.809045320871 Nominal Dec ROLL NOM 95.813851438158 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2443 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169976 45.742385 7900.125000 91.700050 86.151802 332.218777 45.513462 106.483925 21.845476 4.874415 332.085192 45.501071 97.539284 21.721655 4.490417 332.156741 45.513458 130.957138 32.390335 4.043093 332.069824 45.563039 59.708332 16.572414 3.602875 332.131472 46.058020 61.791668 18.111736 3.411692 332.143567 46.060462 50.448277 14.835575 3.400494 332.037153 46.053072 59.166668 17.445204 3.391572 332.139590 45.507705 98.351784 29.976891 3.280920 332.123926 45.697721 23.034483 7.201454 3.198588