Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2444 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02444N004 full img2.fits hrcf02444N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2444 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:39:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T06:26:58 Observation start date DATE-END 2001-05-14T06:56:03 Observation end date RA PNT 332.16038862552 Pointing RA DEC PNT 45.814009600469 Pointing Dec ROLL PNT 95.797245375712 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:59:14 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T06:26:58 Observation start date DATE-END 2001-05-14T06:56:03 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2444 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.16038862552 Nominal RA DEC NOM 45.814009600469 Nominal Dec ROLL NOM 95.797245375712 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:01 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2444 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170070 45.742259 7586.428711 93.824577 80.857582 332.122291 46.059086 74.750000 16.987711 4.400239 332.133459 45.511427 97.843750 22.241964 4.399061 332.132187 45.503262 71.574753 16.675261 4.292272 332.267312 45.518548 81.542854 19.509720 4.179602 332.062847 46.004276 48.107143 12.610551 3.814833 332.168541 45.512151 81.366074 24.280493 3.351088 332.236140 45.664742 27.180000 8.301600 3.274067 332.224263 45.513109 66.899109 21.585146 3.099312 332.153080 45.521007 71.125000 23.225155 3.062412