Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:09 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2445 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02445N004 full img2.fits hrcf02445N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:09 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2445 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:40:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T06:56:03 Observation start date DATE-END 2001-05-14T07:25:06 Observation end date RA PNT 332.1554731456 Pointing RA DEC PNT 45.846725404856 Pointing Dec ROLL PNT 95.805935213824 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T16:07:46 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T06:56:03 Observation start date DATE-END 2001-05-14T07:25:06 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2445 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.1554731456 Nominal RA DEC NOM 45.846725404856 Nominal Dec ROLL NOM 95.805935213824 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:09 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2445 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169999 45.742266 14319.429688 123.782570 115.682121 332.263231 45.551074 89.933929 18.547035 4.848965 332.155740 45.539485 82.764282 19.961668 4.146161 332.209565 45.545672 68.847321 19.743023 3.487172 332.179193 46.088717 52.137257 15.671177 3.326952 332.122352 45.543973 57.210712 18.155897 3.151082 332.109809 45.613200 43.313725 13.862700 3.124480 332.129699 46.092533 48.083332 15.521775 3.097799