Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:35 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2446 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02446N004 full img2.fits hrcf02446N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:35 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2446 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:42:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T07:25:06 Observation start date DATE-END 2001-05-14T07:54:10 Observation end date RA PNT 332.20706221877 Pointing RA DEC PNT 45.815928833885 Pointing Dec ROLL PNT 95.799480087851 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T16:33:36 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T07:25:06 Observation start date DATE-END 2001-05-14T07:54:10 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2446 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.20706221877 Nominal RA DEC NOM 45.815928833885 Nominal Dec ROLL NOM 95.799480087851 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:35 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2446 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170084 45.742163 17365.166016 134.202484 129.395264 332.179494 45.508441 93.016968 18.802370 4.947087 332.234602 45.513765 107.258926 23.137989 4.635620 332.314033 45.521532 77.740181 17.785475 4.370993 332.225809 46.061779 63.958332 16.285675 3.927275 332.173231 45.529377 70.750000 19.881596 3.558568 332.298269 45.520548 78.286606 22.510059 3.477850 332.159399 45.595264 43.491356 13.089897 3.322513 332.172931 45.558126 51.668964 17.059811 3.028695