Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:38 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2447 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02447N004 full img2.fits hrcf02447N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:38 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2447 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:48:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T07:54:10 Observation start date DATE-END 2001-05-14T08:23:14 Observation end date RA PNT 332.226357029 Pointing RA DEC PNT 45.68520606073 Pointing Dec ROLL PNT 95.854164573792 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T16:36:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T07:54:10 Observation start date DATE-END 2001-05-14T08:23:14 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2447 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.226357029 Nominal RA DEC NOM 45.68520606073 Nominal Dec ROLL NOM 95.854164573792 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:38 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2447 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170114 45.742160 14109.009766 129.036346 109.341362 332.279985 45.384207 147.133926 29.344133 5.014083 332.226121 45.378003 117.950890 24.446846 4.824790 332.332011 45.415496 93.208336 23.627903 3.944842 332.255927 45.934292 61.958332 16.218941 3.820122 332.219673 45.930881 77.208336 20.784071 3.714784 332.298690 45.384978 100.054466 27.073862 3.695611 332.200856 45.930786 72.041664 20.871401 3.451693 332.325735 45.390026 87.888390 26.609356 3.302913 332.190031 45.411245 63.572029 19.321407 3.290238