Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:41 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2449 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02449N004 full img2.fits hrcf02449N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:41 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2449 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:50:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T08:52:19 Observation start date DATE-END 2001-05-14T09:21:22 Observation end date RA PNT 332.14657095918 Pointing RA DEC PNT 45.578305469397 Pointing Dec ROLL PNT 95.984505132483 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T16:39:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T08:52:19 Observation start date DATE-END 2001-05-14T09:21:22 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2449 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.14657095918 Nominal RA DEC NOM 45.578305469397 Nominal Dec ROLL NOM 95.984505132483 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:41 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2449 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169934 45.742409 10084.275391 109.360664 92.211174 332.157299 45.524482 66.750000 10.294321 6.484158 332.253347 45.288446 179.604462 30.483269 5.891903 332.164698 45.276012 209.098221 40.555965 5.155795 332.200712 45.277309 192.800888 38.247513 5.040874 332.139815 45.823748 127.125000 26.589264 4.781065 332.109075 45.823137 113.791664 27.657038 4.114384 332.252015 45.296797 114.875000 29.481153 3.896557 332.251495 45.308726 111.500000 28.844818 3.865512 332.111064 45.816456 111.686272 29.144072 3.832212