Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:38 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2450 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02450N004 full img2.fits hrcf02450N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:38 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2450 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:49:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T09:21:22 Observation start date DATE-END 2001-05-14T09:50:26 Observation end date RA PNT 332.09705790871 Pointing RA DEC PNT 45.909698606473 Pointing Dec ROLL PNT 95.91134866998 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T16:36:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T09:21:22 Observation start date DATE-END 2001-05-14T09:50:26 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2450 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.09705790871 Nominal RA DEC NOM 45.909698606473 Nominal Dec ROLL NOM 95.91134866998 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:38 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2450 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170180 45.742483 7812.965332 97.361374 80.247078 332.071072 45.602483 158.449112 26.016808 6.090260 332.123985 45.607925 228.845535 41.458466 5.519875 332.196216 45.614537 174.870529 34.072506 5.132306 332.151533 45.608702 195.267853 39.634148 4.926758 332.052951 46.154647 119.125000 28.397305 4.194941 332.126078 46.158970 75.708336 18.644743 4.060573 332.097158 45.602884 129.787506 33.286842 3.899063 332.116227 46.159035 82.250000 22.132524 3.716250 332.058764 45.689289 87.422874 24.927233 3.507123