Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:46 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2451 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02451N004 full img2.fits hrcf02451N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:46 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2451 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T15:50:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T09:50:26 Observation start date DATE-END 2001-05-14T10:30:09 Observation end date RA PNT 332.19307525323 Pointing RA DEC PNT 45.915132185176 Pointing Dec ROLL PNT 95.860360622661 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T16:44:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T09:50:26 Observation start date DATE-END 2001-05-14T10:30:09 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2451 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.19307525323 Nominal RA DEC NOM 45.915132185176 Nominal Dec ROLL NOM 95.860360622661 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 11:46 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2451 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169951 45.742153 10679.952148 111.224869 96.021255 332.170502 45.741295 3609.159180 106.611542 33.853363 332.228885 45.613546 331.000885 45.277931 7.310424 332.247530 45.613877 288.174103 43.304020 6.654673 332.211675 45.613406 292.526794 45.255695 6.463867 332.193526 45.608653 232.171432 36.253750 6.404067 332.175336 45.607890 176.794647 31.822659 5.555621 332.300579 45.619176 154.050888 29.364433 5.246173 332.217644 46.161003 110.458336 25.911905 4.262841 332.198845 46.164142 98.291664 26.863615 3.658914