Summary Page Created:Wed November 21, 2007 03:45 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290067

Instrument: HRC Obs ID: 986 Source: VEGA, HRC-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00986N004 full img2.fits hrcf00986N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 03:45 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290067

Instrument: HRC Obs ID: 986 Source: VEGA, HRC-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T08:33:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T02:10:53 Observation start date DATE-END 2001-02-01T03:12:27 Observation end date RA PNT 279.23986507096 Pointing RA DEC PNT 38.784123546406 Pointing Dec ROLL PNT 37.667916105527 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T08:44:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T02:10:53 Observation start date DATE-END 2001-02-01T03:12:27 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-I, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 986 Observation id SEQ NUM 290067 Sequence number RA NOM 279.23986507096 Nominal RA DEC NOM 38.784123546406 Nominal Dec ROLL NOM 37.667916105527 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 03:45 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290067

Instrument: HRC Obs ID: 986 Source: VEGA, HRC-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.469162 38.612577 45.583332 12.345735 3.692234 279.198600 38.977015 28.666666 8.248454 3.475399 279.378302 39.017500 39.206898 11.388808 3.442581 278.908922 38.616577 57.574108 16.793686 3.428319 279.549265 38.752982 36.708332 11.628303 3.156809 279.173052 38.987134 27.442858 9.082856 3.021391