Summary Page Created:Tue November 20, 2007 13:45 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290068

Instrument: HRC Obs ID: 987 Source: VEGA, HRC-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00987N003 full img2.fits hrcf00987N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 13:45 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290068

Instrument: HRC Obs ID: 987 Source: VEGA, HRC-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T18:35:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T00:10:50 Observation start date DATE-END 2001-08-20T01:08:00 Observation end date RA PNT 279.23086850061 Pointing RA DEC PNT 38.781866295712 Pointing Dec ROLL PNT 232.99462841137 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T18:44:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T00:10:50 Observation start date DATE-END 2001-08-20T01:08:00 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-I, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 987 Observation id SEQ NUM 290068 Sequence number RA NOM 279.23086850061 Nominal RA DEC NOM 38.781866295712 Nominal Dec ROLL NOM 232.99462841137 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 13:45 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290068

Instrument: HRC Obs ID: 987 Source: VEGA, HRC-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.188502 38.895244 86.062073 11.536108 7.460235 278.972877 38.965970 50.668533 15.279868 3.316032 278.926407 38.696590 37.213795 11.390676 3.267040 279.536101 38.906896 39.048386 12.433220 3.140650 279.441383 38.941849 34.660904 11.259741 3.078304 279.461752 38.992757 44.746853 14.760674 3.031491 278.921986 38.715536 34.708332 11.531531 3.009863