Summary Page Created:Mon November 6, 2006 06:55 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290069

Instrument: HRC Obs ID: 988 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00988N004 full img2.fits hrcf00988N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 06:55 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290069

Instrument: HRC Obs ID: 988 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:21:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T03:12:27 Observation start date DATE-END 2001-02-01T04:02:33 Observation end date RA PNT 279.24023378892 Pointing RA DEC PNT 38.786349925263 Pointing Dec ROLL PNT 37.885729536659 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:52:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T03:12:27 Observation start date DATE-END 2001-02-01T04:02:33 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 988 Observation id SEQ NUM 290069 Sequence number RA NOM 279.24023378892 Nominal RA DEC NOM 38.786349925263 Nominal Dec ROLL NOM 37.885729536659 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 06:55 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290069

Instrument: HRC Obs ID: 988 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.234795 38.783770 156.916672 19.166370 8.187083 279.532271 38.945227 101.317482 21.035328 4.816539 278.943447 38.587940 111.563393 23.714430 4.704452 278.912066 38.617699 87.262497 20.984690 4.158389 279.512134 38.973230 83.833336 26.022430 3.221580 279.013176 38.679625 44.605358 13.924987 3.203260 279.522077 38.985326 80.722321 26.236656 3.076700