Summary Page Created:Mon November 6, 2006 06:47 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290071

Instrument: HRC Obs ID: 990 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00990N004 full img2.fits hrcf00990N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 06:47 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290071

Instrument: HRC Obs ID: 990 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:20:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T04:02:33 Observation start date DATE-END 2001-02-01T04:52:43 Observation end date RA PNT 279.40987974653 Pointing RA DEC PNT 38.888885082205 Pointing Dec ROLL PNT 37.739857462097 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:44:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T04:02:33 Observation start date DATE-END 2001-02-01T04:52:43 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 990 Observation id SEQ NUM 290071 Sequence number RA NOM 279.40987974653 Nominal RA DEC NOM 38.888885082205 Nominal Dec ROLL NOM 37.739857462097 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 06:47 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290071

Instrument: HRC Obs ID: 990 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.235170 38.783195 327477.187500 597.064636 548.478577 279.113126 38.690614 121.733032 22.623760 5.380761 279.676256 39.080803 84.541664 20.530098 4.117938 279.089333 38.714893 100.476784 24.856857 4.042216 279.682595 39.068432 83.102097 21.152353 3.928740 279.704193 39.052874 88.916664 23.866266 3.725621 279.743918 39.072174 97.827240 27.721800 3.528892 279.219055 38.747842 54.629463 16.823521 3.247208 279.131722 38.701760 79.041664 24.630705 3.209070 279.210486 38.785883 57.659092 18.557884 3.106986