Summary Page Created:Thu December 21, 2006 11:45 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290072

Instrument: HRC Obs ID: 991 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00991N002 full img2.fits hrcf00991N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 11:45 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290072

Instrument: HRC Obs ID: 991 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-21T15:55:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T01:58:09 Observation start date DATE-END 2001-08-20T02:48:19 Observation end date RA PNT 279.1026742756 Pointing RA DEC PNT 38.646191030705 Pointing Dec ROLL PNT 233.37859140279 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-21T16:44:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T01:58:09 Observation start date DATE-END 2001-08-20T02:48:19 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 991 Observation id SEQ NUM 290072 Sequence number RA NOM 279.1026742756 Nominal RA DEC NOM 38.646191030705 Nominal Dec ROLL NOM 233.37859140279 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 11:45 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290072

Instrument: HRC Obs ID: 991 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.234364 38.784308 306068.937500 578.521057 529.054138 279.357155 38.877687 142.310715 25.490238 5.582950 279.318359 38.901206 113.760712 22.481937 5.060094 278.885467 38.422755 108.416664 25.913895 4.183727 278.873913 38.433374 79.591606 19.704048 4.039353 278.887727 38.381938 102.718750 28.005205 3.667845 278.885125 38.373671 99.980064 27.677393 3.612337 279.246870 38.824635 67.754150 19.893242 3.405888 278.872313 38.428823 78.708336 23.877108 3.296393 279.307682 38.822564 69.901962 21.455648 3.257975