Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:22 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290073

Instrument: HRC Obs ID: 992 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00992N004 full img2.fits hrcf00992N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:22 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290073

Instrument: HRC Obs ID: 992 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:41:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T06:33:02 Observation start date DATE-END 2001-02-01T07:25:13 Observation end date RA PNT 279.57803842779 Pointing RA DEC PNT 38.990750149065 Pointing Dec ROLL PNT 37.670276300479 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T12:20:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T06:33:02 Observation start date DATE-END 2001-02-01T07:25:13 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 992 Observation id SEQ NUM 290073 Sequence number RA NOM 279.57803842779 Nominal RA DEC NOM 38.990750149065 Nominal Dec ROLL NOM 37.670276300479 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:22 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290073

Instrument: HRC Obs ID: 992 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.236331 38.781994 317781.406250 611.354797 519.798645 279.237410 38.782445 183188.765625 603.998901 303.293182 279.263804 38.810268 148.833038 27.713259 5.370463 279.249283 38.822608 84.926788 22.071213 3.847853 279.286733 38.793238 80.899109 21.927378 3.689411 279.873599 39.159907 64.375000 18.812794 3.421874