Summary Page Created:Thu December 21, 2006 11:43 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290074

Instrument: HRC Obs ID: 993 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00993N002 full img2.fits hrcf00993N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 11:43 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290074

Instrument: HRC Obs ID: 993 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-21T15:53:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T02:48:19 Observation start date DATE-END 2001-08-20T04:03:57 Observation end date RA PNT 278.97575583196 Pointing RA DEC PNT 38.512205601026 Pointing Dec ROLL PNT 233.55475058734 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-21T16:41:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T02:48:19 Observation start date DATE-END 2001-08-20T04:03:57 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 993 Observation id SEQ NUM 290074 Sequence number RA NOM 278.97575583196 Nominal RA DEC NOM 38.512205601026 Nominal Dec ROLL NOM 233.55475058734 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 11:43 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290074

Instrument: HRC Obs ID: 993 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.232622 38.784252 225701.828125 604.314453 373.484100 279.234057 38.782551 106796.632812 604.922852 176.545868 279.199052 38.762517 133.199997 25.140259 5.298275 279.229826 38.744045 104.089287 24.355589 4.273733 278.786968 38.272136 59.000000 16.046810 3.676743 279.198772 38.712139 54.493401 17.981266 3.030565