Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:03 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290075

Instrument: HRC Obs ID: 994 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00994N004 full img2.fits hrcf00994N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:03 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290075

Instrument: HRC Obs ID: 994 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:29:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T04:52:43 Observation start date DATE-END 2001-02-01T05:42:53 Observation end date RA PNT 279.53968472125 Pointing RA DEC PNT 39.029857528409 Pointing Dec ROLL PNT 37.618745960698 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T12:01:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T04:52:43 Observation start date DATE-END 2001-02-01T05:42:53 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 994 Observation id SEQ NUM 290075 Sequence number RA NOM 279.53968472125 Nominal RA DEC NOM 39.029857528409 Nominal Dec ROLL NOM 37.618745960698 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:03 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290075

Instrument: HRC Obs ID: 994 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.241637 38.836617 184.358932 29.044420 6.347482 279.211003 38.862085 120.480354 23.783985 5.065609 279.838418 39.184276 90.669930 19.778736 4.584212 279.834738 39.194092 122.291664 27.329237 4.474756 279.839943 39.184247 92.500000 20.790928 4.449056 279.722087 39.170703 69.629463 17.298412 4.025194 279.225899 38.849643 116.908928 29.763010 3.927994 279.277230 38.905618 68.196075 17.846924 3.821167 279.806291 39.214454 77.318878 23.009031 3.360371 279.891297 39.221852 107.297874 32.322491 3.319604