Summary Page Created:Tue November 20, 2007 22:30 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290077

Instrument: HRC Obs ID: 996 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf00996N004 full img2.fits hrcf00996N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 22:30 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290077

Instrument: HRC Obs ID: 996 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T03:21:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-12T16:31:38 Observation start date DATE-END 2000-12-12T17:07:24 Observation end date RA PNT 332.1701517361 Pointing RA DEC PNT 45.738013875947 Pointing Dec ROLL PNT 298.55663213533 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T03:29:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-12T16:31:38 Observation start date DATE-END 2000-12-12T17:07:24 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-I,AO2A Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 996 Observation id SEQ NUM 290077 Sequence number RA NOM 332.1701517361 Nominal RA DEC NOM 45.738013875947 Nominal Dec ROLL NOM 298.55663213533 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 22:30 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290077

Instrument: HRC Obs ID: 996 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170088 45.742294 3485.583252 62.964455 55.357952 332.007544 46.032400 73.441864 19.495249 3.767167 332.299088 45.456964 60.463394 16.636385 3.634407 332.140921 46.006576 46.094940 12.825495 3.594009 331.798368 45.561802 70.754150 19.973808 3.542346 332.130812 45.486997 38.213795 11.439740 3.340442 331.746054 45.585391 71.033241 22.068424 3.218773 332.155607 45.526835 40.249168 12.505923 3.218408 331.860749 45.561726 55.166668 17.320869 3.184982 331.928534 45.529488 42.513931 13.392192 3.174531