Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:00 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 997 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf00997N004 full img2.fits hrcf00997N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:00 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 997 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T13:41:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T00:05:25 Observation start date DATE-END 2001-05-14T00:38:10 Observation end date RA PNT 332.16900437652 Pointing RA DEC PNT 45.74656361608 Pointing Dec ROLL PNT 95.578087784509 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T13:58:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T00:05:25 Observation start date DATE-END 2001-05-14T00:38:10 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 997 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.16900437652 Nominal RA DEC NOM 45.74656361608 Nominal Dec ROLL NOM 95.578087784509 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:00 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 997 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170049 45.742306 6519.166504 86.831116 75.078690 332.141345 45.438657 81.850891 18.140509 4.512051 332.223206 45.445011 92.041069 20.711899 4.443874 332.056245 45.979425 53.958332 14.060264 3.837647 332.268223 45.451362 71.598213 19.342289 3.701641 332.138688 45.435450 55.651161 16.072718 3.462461 332.200039 45.970568 42.559177 12.510635 3.401839 332.186949 45.440675 61.210712 18.274052 3.349597 332.073454 45.950737 38.249168 12.416632 3.080479