Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:56 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290080

Instrument: HRC Obs ID: 999 Source: NGC2516 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF NGC2516

hrcf00999N004 full img2.fits hrcf00999N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:56 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290080

Instrument: HRC Obs ID: 999 Source: NGC2516 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF NGC2516

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T09:25:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-05T22:05:50 Observation start date DATE-END 2001-03-06T03:40:19 Observation end date RA PNT 119.58323810364 Pointing RA DEC PNT -60.772367358702 Pointing Dec ROLL PNT 311.29405850532 Pointing Roll RA TARG 119.580417 Observer’s specified target RA DEC TARG -60.768194 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T09:55:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-05T22:05:50 Observation start date DATE-END 2001-03-06T03:40:19 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC2516 Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATION OF NGC2516

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 999 Observation id SEQ NUM 290080 Sequence number RA NOM 119.58323810364 Nominal RA DEC NOM -60.772367358702 Nominal Dec ROLL NOM 311.29405850532 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:56 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290080

Instrument: HRC Obs ID: 999 Source: NGC2516 PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF NGC2516

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 119.442066 -60.810990 157.416672 15.015368 10.483703 119.709159 -60.643960 174.125000 18.967443 9.180204 119.509968 -60.779773 98.000000 11.197351 8.752070 119.526051 -60.598453 172.682755 20.610319 8.378461 119.708844 -60.644338 140.075897 18.248484 7.676029 119.710496 -60.824409 93.333336 12.686182 7.357086 119.480894 -60.807508 75.238640 10.237380 7.349403 119.105453 -60.535102 320.646942 44.140198 7.264284 119.838424 -60.815795 110.375000 15.339040 7.195692 119.824158 -60.924434 161.125000 24.086557 6.689416