Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:07 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590124

Instrument: ACIS Obs ID: 1308 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01308N002 full img2.fits acisf01308N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:07 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590124

Instrument: ACIS Obs ID: 1308 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-19T23:34:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T06:19:29 Observation start date DATE-END 2000-12-10T08:55:22 Observation end date RA PNT 15.982923594846 Pointing RA DEC PNT -72.022657639208 Pointing Dec ROLL PNT 303.78861311002 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:05:34 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T06:19:29 Observation start date DATE-END 2000-12-10T08:55:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1308 Observation id SEQ NUM 590124 Sequence number RA NOM 15.982923594846 Nominal RA DEC NOM -72.022657639208 Nominal Dec ROLL NOM 303.78861311002 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:07 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590124

Instrument: ACIS Obs ID: 1308 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.807097 -72.153785 556.829529 25.633795 21.722479 15.906300 -72.025917 521.428589 24.678934 21.128487 16.018260 -72.033595 520.714294 52.425743 9.932416 15.999746 -72.028406 483.571442 48.806629 9.907905 16.008578 -72.032198 332.000000 34.990089 9.488401 16.015751 -72.034693 477.285706 50.487251 9.453588 16.003312 -72.034705 462.571442 54.948540 8.418266 16.020125 -72.031140 349.428558 43.017155 8.123006 16.374022 -72.308660 234.375412 30.922150 7.579532 16.013068 -72.035224 340.571442 45.198372 7.535038