Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:00 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590125

Instrument: ACIS Obs ID: 1311 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01311N003 full img2.fits acisf01311N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:00 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590125

Instrument: ACIS Obs ID: 1311 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T21:25:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T08:55:22 Observation start date DATE-END 2000-12-10T11:17:11 Observation end date RA PNT 16.042481516623 Pointing RA DEC PNT -72.050378258631 Pointing Dec ROLL PNT 303.73247459753 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T21:57:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T08:55:22 Observation start date DATE-END 2000-12-10T11:17:11 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1311 Observation id SEQ NUM 590125 Sequence number RA NOM 16.042481516623 Nominal RA DEC NOM -72.050378258631 Nominal Dec ROLL NOM 303.73247459753 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:00 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590125

Instrument: ACIS Obs ID: 1311 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.807139 -72.153722 445.670441 23.175194 19.230495 15.906292 -72.025912 380.428558 22.567881 16.857080 16.015807 -72.034774 545.428589 49.576637 11.001726 16.003505 -72.034779 474.142853 53.831669 8.807879 16.013172 -72.035302 388.857147 44.528828 8.732705 16.008769 -72.032068 285.857147 34.790016 8.216643 16.017742 -72.033727 419.714294 51.633186 8.128770 15.344473 -72.184859 116.241379 15.014197 7.742098 15.999120 -72.028469 349.428558 45.901215 7.612621 16.018700 -72.032885 395.285706 52.151814 7.579520