Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:02 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590126

Instrument: ACIS Obs ID: 1312 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=-13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01312N003 full img2.fits acisf01312N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:02 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590126

Instrument: ACIS Obs ID: 1312 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=-13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T16:48:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T11:17:11 Observation start date DATE-END 2000-12-10T13:39:02 Observation end date RA PNT 15.620068551368 Pointing RA DEC PNT -71.851463301954 Pointing Dec ROLL PNT 303.29670594132 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T17:01:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T11:17:11 Observation start date DATE-END 2000-12-10T13:39:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=-13,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1312 Observation id SEQ NUM 590126 Sequence number RA NOM 15.620068551368 Nominal RA DEC NOM -71.851463301954 Nominal Dec ROLL NOM 303.29670594132 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:02 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590126

Instrument: ACIS Obs ID: 1312 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=-13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.004811 -72.031526 19180.960938 220.375366 87.037674 16.009173 -72.033834 13197.034180 203.207001 64.943794 15.905237 -72.026067 389.625000 27.169050 14.340767 16.321875 -72.072408 204.784058 32.181374 6.363434 15.528290 -71.687607 59.062069 10.153547 5.816890 16.005255 -72.138252 153.694351 30.391331 5.057178 16.212706 -72.098346 154.006638 30.742573 5.009556 16.066538 -72.125944 165.372086 34.949734 4.731713 16.181769 -71.993350 90.575798 20.075190 4.511828 15.413017 -71.818491 36.142857 8.292856 4.358312