Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:38 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590132

Instrument: ACIS Obs ID: 1478 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01478N002 full img2.fits acisf01478N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:38 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590132

Instrument: ACIS Obs ID: 1478 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:06:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T13:39:02 Observation start date DATE-END 2000-12-10T16:20:22 Observation end date RA PNT 15.384083583134 Pointing RA DEC PNT -71.737342074567 Pointing Dec ROLL PNT 303.0134551976 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:38:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T13:39:02 Observation start date DATE-END 2000-12-10T16:20:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1478 Observation id SEQ NUM 590132 Sequence number RA NOM 15.384083583134 Nominal RA DEC NOM -71.737342074567 Nominal Dec ROLL NOM 303.0134551976 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:38 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590132

Instrument: ACIS Obs ID: 1478 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.527838 -71.687715 102.571426 12.279589 8.353003 16.079591 -71.959006 258.358795 35.460026 7.285917 15.750781 -72.024358 177.548172 31.365257 5.660664 15.998636 -71.972481 202.611298 40.602924 4.990067 15.412505 -71.818539 34.958332 7.465194 4.682843 15.807422 -72.017436 161.850494 35.983292 4.497935 15.974337 -71.984181 147.239197 36.031406 4.086413 16.037030 -71.970833 142.162796 35.990517 3.950007 15.595542 -71.954963 78.431374 21.100363 3.717063 15.701582 -71.954082 94.541664 26.536951 3.562642