Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:35 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590133

Instrument: ACIS Obs ID: 1510 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01510N002 full img2.fits acisf01510N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:35 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590133

Instrument: ACIS Obs ID: 1510 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:07:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T16:20:22 Observation start date DATE-END 2000-12-10T18:42:11 Observation end date RA PNT 15.860533486561 Pointing RA DEC PNT -71.964653522298 Pointing Dec ROLL PNT 303.29434115319 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:34:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T16:20:22 Observation start date DATE-END 2000-12-10T18:42:11 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1510 Observation id SEQ NUM 590133 Sequence number RA NOM 15.860533486561 Nominal RA DEC NOM -71.964653522298 Nominal Dec ROLL NOM 303.29434115319 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 20:35 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590133

Instrument: ACIS Obs ID: 1510 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906369 -72.025899 396.000000 21.695728 18.252441 16.019546 -72.032880 1080.125000 62.075623 17.400148 15.997536 -72.030873 781.458313 59.860168 13.054729 16.000081 -72.028197 749.250000 57.894760 12.941586 16.004199 -72.034831 820.791687 64.660927 12.693782 16.008644 -72.027335 482.333344 56.845863 8.484933 16.019790 -72.029432 382.458344 52.990025 7.217554 16.017430 -72.028132 358.958344 50.472546 7.111952 16.564575 -72.186375 189.235886 31.222626 6.060857 16.008511 -72.032242 258.541656 43.435440 5.952321