Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:04 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590136

Instrument: ACIS Obs ID: 1527 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01527N002 full img2.fits acisf01527N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:04 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590136

Instrument: ACIS Obs ID: 1527 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T21:51:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T22:33:31 Observation start date DATE-END 2000-12-16T00:42:01 Observation end date RA PNT 16.161816066376 Pointing RA DEC PNT -71.923107794901 Pointing Dec ROLL PNT 298.44895385727 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T22:03:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T22:33:31 Observation start date DATE-END 2000-12-16T00:42:01 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1527 Observation id SEQ NUM 590136 Sequence number RA NOM 16.161816066376 Nominal RA DEC NOM -71.923107794901 Nominal Dec ROLL NOM 298.44895385727 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:04 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590136

Instrument: ACIS Obs ID: 1527 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.018947 -72.033418 1284.268921 64.208275 20.001612 16.002514 -72.034453 1315.324097 73.098473 17.993866 16.002450 -72.028070 1158.386230 67.939346 17.050301 16.019690 -72.029117 747.931030 58.956726 12.686102 15.998497 -72.031303 853.289673 69.733871 12.236374 15.999609 -72.034486 823.727295 67.496857 12.203936 16.009381 -72.027236 673.617493 60.919449 11.057511 16.862973 -71.688881 200.857712 29.119646 6.897670 17.061002 -71.789870 131.710968 24.934668 5.282242 16.902797 -71.701933 108.405586 28.927446 3.747499