Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:06 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590137

Instrument: ACIS Obs ID: 1528 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01528N004 full img2.fits acisf01528N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:06 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590137

Instrument: ACIS Obs ID: 1528 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T21:52:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-16T00:42:01 Observation start date DATE-END 2000-12-16T02:50:31 Observation end date RA PNT 16.28891019043 Pointing RA DEC PNT -72.066643821124 Pointing Dec ROLL PNT 298.44345571821 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T22:04:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-16T00:42:01 Observation start date DATE-END 2000-12-16T02:50:31 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1528 Observation id SEQ NUM 590137 Sequence number RA NOM 16.28891019043 Nominal RA DEC NOM -72.066643821124 Nominal Dec ROLL NOM 298.44345571821 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:06 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590137

Instrument: ACIS Obs ID: 1528 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.004269 -72.034476 1002.193176 61.968880 16.172523 15.999806 -72.028142 820.465881 53.725491 15.271446 16.009670 -72.027138 695.284119 53.342255 13.034396 16.018774 -72.032965 671.333313 51.871307 12.942287 16.014233 -72.034920 637.666687 50.333336 12.668873 15.996974 -72.031114 701.886353 56.234013 12.481527 16.018127 -72.028194 302.541656 43.349831 6.979074 16.020441 -72.029497 298.833344 43.127426 6.929079 16.290499 -72.196371 68.875000 10.008260 6.881816 16.009173 -72.031634 225.750000 34.718246 6.502345