Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:07 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590138

Instrument: ACIS Obs ID: 1529 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01529N004 full img2.fits acisf01529N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:07 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590138

Instrument: ACIS Obs ID: 1529 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T21:54:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-16T02:50:31 Observation start date DATE-END 2000-12-16T05:07:55 Observation end date RA PNT 15.773920557817 Pointing RA DEC PNT -71.986965537636 Pointing Dec ROLL PNT 297.90830274579 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T22:06:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-16T02:50:31 Observation start date DATE-END 2000-12-16T05:07:55 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1529 Observation id SEQ NUM 590138 Sequence number RA NOM 15.773920557817 Nominal RA DEC NOM -71.986965537636 Nominal Dec ROLL NOM 297.90830274579 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 18:07 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590138

Instrument: ACIS Obs ID: 1529 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019188 -72.033217 739.583313 53.897888 13.721935 16.003956 -72.034572 712.500000 57.909412 12.303699 15.997384 -72.031210 634.958313 53.694569 11.825374 15.999152 -72.028380 463.857147 47.904491 9.682957 16.001546 -72.028341 524.375000 55.341644 9.475233 16.010425 -72.027060 461.125000 49.858997 9.248582 15.405744 -72.071934 87.318184 10.975968 7.955397 15.997849 -72.033256 400.958344 53.414955 7.506481 16.017105 -72.027856 323.125000 45.033249 7.175254 16.019597 -72.029096 337.458344 47.286526 7.136458