Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:26 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590139

Instrument: ACIS Obs ID: 1530 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01530N002 full img2.fits acisf01530N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:26 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590139

Instrument: ACIS Obs ID: 1530 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:04:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T01:10:25 Observation start date DATE-END 2001-06-06T03:47:24 Observation end date RA PNT 16.038613157423 Pointing RA DEC PNT -72.04110347123 Pointing Dec ROLL PNT 126.75376915415 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:24:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T01:10:25 Observation start date DATE-END 2001-06-06T03:47:24 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1530 Observation id SEQ NUM 590139 Sequence number RA NOM 16.038613157423 Nominal RA DEC NOM -72.04110347123 Nominal Dec ROLL NOM 126.75376915415 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:26 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590139

Instrument: ACIS Obs ID: 1530 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906484 -72.025926 688.571411 32.632404 21.100849 16.017312 -72.033978 464.428558 48.729588 9.530731 16.004000 -72.034803 457.000000 51.356480 8.898585 16.015574 -72.034802 425.714294 48.507805 8.776202 16.002394 -72.034777 415.428558 47.988068 8.656914 16.019147 -72.032639 378.285706 50.110004 7.549106 16.020115 -72.031278 313.857147 41.643589 7.536746 15.999642 -72.028487 337.571442 45.867695 7.359677 15.996955 -72.031277 336.428558 46.219044 7.279004 16.008604 -72.032098 235.142853 33.977913 6.920463