Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:05 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590144

Instrument: ACIS Obs ID: 1535 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01535N002 full img2.fits acisf01535N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:05 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590144

Instrument: ACIS Obs ID: 1535 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T06:43:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T11:17:18 Observation start date DATE-END 2001-06-05T13:35:04 Observation end date RA PNT 15.983391614062 Pointing RA DEC PNT -71.949155425085 Pointing Dec ROLL PNT 127.31747505708 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:03:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T11:17:18 Observation start date DATE-END 2001-06-05T13:35:04 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1535 Observation id SEQ NUM 590144 Sequence number RA NOM 15.983391614062 Nominal RA DEC NOM -71.949155425085 Nominal Dec ROLL NOM 127.31747505708 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:05 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590144

Instrument: ACIS Obs ID: 1535 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906633 -72.025936 726.000000 30.889595 23.503059 16.018982 -72.033122 746.833313 52.361595 14.262999 16.016466 -72.034488 656.458313 49.582916 13.239608 16.003076 -72.034544 747.500000 57.310837 13.042909 16.008202 -72.027322 417.428558 47.113079 8.860142 15.999450 -72.028416 408.571442 47.113289 8.672106 15.997153 -72.033748 367.791656 47.430630 7.754307 15.996740 -72.031091 383.083344 50.131039 7.641640 15.379612 -72.215209 166.219421 27.258816 6.097822 16.007745 -72.031825 218.375000 37.111858 5.884238