Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:27 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590146

Instrument: ACIS Obs ID: 1537 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01537N002 full img2.fits acisf01537N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:27 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590146

Instrument: ACIS Obs ID: 1537 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:05:39 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T15:54:26 Observation start date DATE-END 2001-06-05T18:15:21 Observation end date RA PNT 16.184607126718 Pointing RA DEC PNT -71.912567728311 Pointing Dec ROLL PNT 123.13688466924 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:25:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T15:54:26 Observation start date DATE-END 2001-06-05T18:15:21 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1537 Observation id SEQ NUM 590146 Sequence number RA NOM 16.184607126718 Nominal RA DEC NOM -71.912567728311 Nominal Dec ROLL NOM 123.13688466924 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:27 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590146

Instrument: ACIS Obs ID: 1537 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002377 -72.033995 1789.083374 84.438698 21.187954 16.018801 -72.033749 1303.791626 67.595146 19.288244 15.998622 -72.029855 1373.416626 80.190147 17.127001 16.020265 -72.031886 1049.454590 62.948299 16.671690 16.001280 -72.028243 1105.261353 68.029373 16.246826 16.008841 -72.027169 960.204529 63.798512 15.050579 15.908084 -72.025938 197.875000 15.976764 12.385174 15.313656 -72.061768 163.196014 27.638853 5.904587 15.513442 -72.164002 114.434174 25.450035 4.496425 15.378995 -72.099997 121.362129 27.869251 4.354696